Calcul de √ 2 par le méthode de Newton

x_0 = 1, x_{k+1} = x_k 2 + 1 x_k , y_k = x_k − √ 2 x_k + √ 2 i x_i x_i |x_i − √ 2| |y_i| 0 1 1.0000000000000000000 0.41421356237309504880 0.171573 1 3 2 1.5000000000000000000 0.085786437626904951198 0.0294373 2 17 12 1.4166666666666666667 0.002453104293571617865 0.000866552 3 577 408 1.4142156862745098039 2.1239014147 × 10^{−6} 7.5091 × 10^{−7} 4 665857 470832

1.4142135623746899106 1.5948618246 × 10^{−12} 5.6382 × 10^{−13} 5 886731088897 627013566048

1.4142135623730950488 8.9929283216 × 10^{−25} 3.1794 × 10^{−25} ∞ √ 2 1.4142135623730950488 0 0